#
# $Id$
#
INCLUDEDEF=physiq.def
INCLUDEDEF=gcm1d.def
INCLUDEDEF=vert.def
INCLUDEDEF=config.def
INCLUDEDEF=lmdz1d.def

#calend=earth_365d
calend=earth_360d # obligatoire car le limit.nc est cree avec ce calendrier
## Jour de l'etat initial ( = 350  si 20 Decembre ,par expl. ,comme ici )
dayref= 341
##  Annee de l'etat  initial (   avec  4  chiffres   )
anneeref= 2009
## Nombre de jours d'integration
nday= 2
## Remise a zero de la date initiale
raz_date= 0
## periode de sortie des variables de controle (en pas)
iconser=240
## periode d'ecriture du fichier histoire (en jour)
iecri=1
## flag de sortie dynzon
ok_dynzon=n
## periode de stockage fichier dynzon (en jour)
periodav= 30.
## activation du calcul d equilibrage de charge
adjust= n
prt_level=2
ok_sync=y
