Temp_(K) (delta isol= 2.00000 isomin= 205.000 isomax= 403.000) [min= 2 09.592, max= 302.428]

27.5 28.0 28.5 29.0 Day

-1000

-800

-600

-400

-200

0

299

295

295

299

283

283

279

279

275

275

271

271

267

267

263

263

255

255

259

259

251

251

235

235

223

223

215

215

219

219

211

211

239

239

227

227

231 231

287

287

243

243

247

247

291

291

H2O_Mixing_Ratio_(g/kg) (delta isol= 0.500000 isomin= 0.00000 isomax= 49.5000) [min= 0.00361058, max= 16.4570]

27.5 28.0 28.5 29.0 Day

-1000

-800

-600

-400

-200

0

14.5

11.5

11.5

7.5

7.5

6.5

6.5

5.5

5.5

4.5

4.5

3.5

3.5

2.5

2.5

8.5

8.5

12.5

12.5

10.5

10.5

9.5

9.5

13.5

13.5

1.5

1.5

0.5

0.5

14.5

15.5

u_wind_(m/s) (delta isol= 1.00000 isomin= -25.0000 isomax= 74.0000) [min= 1.90571, max= 17.0302]

27.5 28.0 28.5 29.0 Day

-1000

-800

-600

-400

-200

0

2

4

4

4

4

4

2

6

6

8

8

10

10

12

12

14

14

8 8 10 10 12 12

14 14

6 6

16

16

v_wind_(m/s) (delta isol= 1.00000 isomin= -25.0000 isomax= 74.0000) [min= -3.34092, max= 7.40504]

27.5 28.0 28.5 29.0 Day

-1000

-800

-600

-400

-200

0

4

4 4

4

4

2

2

0

0

0

0

-2

0

2

-2

2

6

6

omega_(mb/hour) (delta isol= 1.00000 isomin= -20.0000 isomax= 79.0000) [min= -4.04694, max= 2.67414]

27.5 28.0 28.5 29.0 Day

-1000

-800

-600

-400

-200

0

1

-1

1

-1

-3

-1

-1

-3

1

Wind_Div_(1/s) (delta isol= 2.00000e-06 isomin= -5.00000e-05 isomax= 0.00014800 0) [min= -7.22184e-06, max= 7.82616e-06]

27.5 28.0 28.5 29.0 Day

-1000

-800

-600

-400

-200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-4.00×10^{-6}

4.00×10^{-6}

0

-4.00×10^{-6}

-4.00×10^{-6}

4.00×10^{-6}

-4.00×10^{-6}

Horizontal_Temp_Advec_(K/hour) (delta isol= 0.0250000 isomin= -0.625000 isomax= 1.85000) [mi n= -0.140577, max= 0.142464]

27.5 28.0 28.5 29.0 Day

-1000

-800

-600

-400

-200

0

0.050

0.100

0.000

-0.050

0.050

0.000

-0.050

0.100

0.050

0.000

0.000

-0.050

0.000

0.050

0.000

0.050

-0.100

-0.050

-0.100

0.100

Vertical_T_Advec(K/hour) (delta isol= 0.0500000 isomin= -1.25000 isomax= 3.70000) [min = -0.419206, max= 0.380016]

27.5 28.0 28.5 29.0 Day

-1000

-800

-600

-400

-200

0

0.00

0.00

0.00

-0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.20

-0.10

-0.30

0.00

0.00

0.10

0.20

0.30

-0.10

-0.20

-0.30

0.10

0.20

0.30

Horizontal_r_Advec_(g/kg/hour) (delta isol= 0.0100000 isomin= -0.500000 isomax= 0.490000) [m in= -0.106753, max= 0.0645825]

27.5 28.0 28.5 29.0 Day

-1000

-800

-600

-400

-200

0

0.010

0.010

0.010

0.030

0.010

0.010

0.010

0.030

0.010

0.030

-0.010

-0.070

-0.050

-0.030

0.050

0.050

0.010

-0.090

0.030

0.050

-0.010

-0.070

-0.050

-0.030

0.050

-0.090

0.010

Vertical_r_Advec(g/kg/hour) (delta isol= 0.0100000 isomin= -0.250000 isomax= 0.740000) [m in= -0.0315813, max= 0.0717417]

27.5 28.0 28.5 29.0 Day

-1000

-800

-600

-400

-200

0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.020

0.000

0.000

0.020

0.000

0.020

0.040

0.020

0.020

0.040

s(Dry_Static_Energy)(K) (delta isol= 1.00000 isomin= 298.000 isomax= 397.000) [ min= 299.767, max= 365.821]

27.5 28.0 28.5 29.0 Day

-1000

-800

-600

-400

-200

0

303

305

307

307

309

309

311

311

313

313

315

315

317

317

319

319

321

321

323

323

325

325 327 327

329

329

331

331

333

333

335

335

337

337

339

339

341

341

343

343

345

345

347

347

349 349

351 351

353 353

355 355

357 357

359 359

361 361

363 363 365 365

303

301

305

305

303

301

Horizontal_s_Advec_(K/hour) (delta isol= 0.0100000 isomin= -0.500000 isomax= 0.490000) [m in= -0.140577, max= 0.142464]

27.5 28.0 28.5 29.0 Day

-1000

-800

-600

-400

-200

0

0.090

-0.030

-0.050

-0.010

0.010

0.110

0.130

0.030

0.050

0.070

0.010

0.010

0.010

0.050

0.030

0.070

0.090

-0.050

-0.030

-0.010

0.010

0.090

0.030

0.030

0.050

0.070

-0.030

-0.010

-0.010

-0.090

-0.070

-0.050

-0.030

-0.010

-0.010

0.010

0.030

0.050

0.070

0.030

0.010

-0.130

-0.110

-0.030

0.050

0.070

-0.090

-0.070 -0.050

-0.030

-0.130

-0.110

-0.030

0.110

-0.070

0.130

-0.070

Vertical_s_Advec(K/hour) (delta isol= 0.0500000 isomin= -2.50000 isomax= 2.45000) [min = -0.237582, max= 0.126619]

27.5 28.0 28.5 29.0 Day

-1000

-800

-600

-400

-200

0

0.05

0.05

-0.05

-0.15

0.05

-0.05

-0.15

ds/dt(K/hour) (delta isol= 0.0500000 isomin= -2.50000 isomax= 2.45000) [min = -0.650826, max= 0.717653]

27.5 28.0 28.5 29.0 Day

-1000

-800

-600

-400

-200

0

0.05

-0.55

-0.45

-0.35

-0.25

-0.15

-0.05

0.05

0.15

0.25

0.45

0.35

0.55

0.05

-0.55

-0.45

-0.35

-0.25

-0.15

-0.05

0.05

0.05

0.15

0.25

0.35

0.45

0.55

0.05

0.65

0.65

-0.05

0.05

-0.05

0.05

-0.05

-0.05

DT/dt(K/hour) (delta isol= 0.0500000 isomin= -2.50000 isomax= 2.45000) [min = -0.663268, max= 0.719330]

27.5 28.0 28.5 29.0 Day

-1000

-800

-600

-400

-200

0

0.15

0.25

0.45

0.35

0.55

0.65

-0.55

-0.45

-0.35

-0.25

-0.15

-0.05

0.05

0.05

-0.55

-0.45

-0.35

-0.25

-0.15

-0.05

0.05

0.05

-0.05

0.05

0.15

0.25

0.35

0.45

0.55

0.65

0.05

-0.05

0.05

-0.05

-0.05

0.05

-0.05 -0.05

dr/dt_(g/kg/hour) (delta isol= 0.0250000 isomin= -1.25000 isomax= 1.22500) [min = -0.153378, max= 0.175257]

27.5 28.0 28.5 29.0 Day

-1000

-800

-600

-400

-200

0

0.025

-0.025

0.025

0.025

0.075

0.075

0.025

0.025

-0.025

-0.075

0.025

0.075

-0.075

0.025

0.125

-0.075

0.075

0.075

0.125

-0.075

Q1_(k/hour) (delta isol= 0.0500000 isomin= -1.25000 isomax= 3.70000) [min = -0.578729, max= 0.611993]

27.5 28.0 28.5 29.0 Day

-1000

-800

-600

-400

-200

0

0.30

0.10

0.00

0.40

0.20

0.50

-0.50

-0.40

-0.30

-0.20

-0.10

0.00

0.00

0.00

-0.50

-0.40

-0.30

-0.20

-0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.20 0.30

0.40

0.50

0.00

0.10

0.20

0.10

0.20

0.00

Q2_(K/hour) (delta isol= 0.0500000 isomin= -1.25000 isomax= 3.70000) [min = -0.329343, max= 0.261886]

27.5 28.0 28.5 29.0 Day

-1000

-800

-600

-400

-200

0

-0.10

0.00

0.10

0.20

-0.10

-0.10

0.00

0.00

0.10

0.20

-0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.10

-0.10

-0.20

0.10

-0.20

0.10