#
# $Header: /home/cvsroot/LMDZ4/run.def,v 1.1.1.1 2004-05-19 12:53:05 lmdzadmin Exp $
#
INCLUDEDEF=physiq.def
INCLUDEDEF=config.def
#INCLUDEDEF=orchidee.def
INCLUDEDEF=gcm1d.def
INCLUDEDEF=vert.def
INCLUDEDEF=lmdz1d.def
## Type de calendrier
#calend='earth_360d'   -> calendar('360d') 
#calend='earth_365d'   -> calendar('noleap')
#calend='earth_366d'   -> calendar('all_leap')
# Le calendrier a 360 jours est obligatoire car limit.nc est cree avec ce nombre de jours. MPL 20151019
calend=earth_360d
## Jour de l etat initial pour Cindynamo: 1/10/2011
dayref=271
##  Annee de l'etat  initial (   avec  4  chiffres   )
anneeref=2011
## heure depart du cas
time_ini = 0.
## Nombre de jours d'integration
nday=92
#nday=3
#nday=30
## periode de sortie des variables de controle (en pas)
iconser=240
## periode d'ecriture du fichier histoire (en jour)
iecri=1
## flag de sortie dynzon
ok_dynzon=n
## periode de stockage fichier histmoy (en jour)
periodav=30.
## unite de sortie des impressions 
lunout=7
## activation du calcul d equilibrage de charge
adjust= y
prt_level=0
