#
# $Id$
#
INCLUDEDEF=physiq.def
INCLUDEDEF=config.def
#INCLUDEDEF=orchidee.def
INCLUDEDEF=gcm1d.def
INCLUDEDEF=vert.def
INCLUDEDEF=lmdz1d.def
# Le calendrier a 360 jours est obligatoire car limit.nc est cree avec ce nombre de jours. MPL 20151019
calend=earth_360d
## Jour de l'etat initial :10/7/2006
dayref= 190
##  Annee de l'etat  initial (   avec  4  chiffres   )
anneeref= 2006
## Nombre de jours d'integration
nday= 1
## Remise a zero de la date initiale
raz_date= 0
## periode de sortie des variables de controle (en pas)
iconser=240
## periode d'ecriture du fichier histoire (en jour)
iecri=1
## flag de sortie dynzon
ok_dynzon=n
## periode de stockage fichier dynzon (en jour)
periodav= 30.
## activation du calcul d equilibrage de charge
adjust= n
prt_level=0
ok_sync=y
