#
# $Header: /home/ioipsl/CVSROOT/IPSLCM4_v1/EXP00/orchidee.def,v 1.1.2.3 2004/01/26 16:22:32 adm Exp $
#
# SECHIBA
#
STOMATE_OK_CO2=TRUE
# STOMATE_OK_STOMATE is not set
# STOMATE_OK_DGVM is not set
# STOMATE_WATCHOUT is not set
ORCHIDEE_WATCHOUT=n
WATCHOUT_FILE=forcage_sech.nc
SECHIBA_restart_in=start_sech.nc
SECHIBA_rest_out=restart_sech.nc
SECHIBA_reset_time=y
# SECHIBA_reset_time is not set
OUTPUT_FILE=sechiba_out.nc
WRITE_STEP=2592000
# WRITE_STEP=86400
SECHIBA_HISTLEVEL=0
STOMATE_OUTPUT_FILE=stomate_history.nc
STOMATE_HIST_DT=10.
STOMATE_HISTLEVEL=0
SECHIBA_DAY=0.0
SECHIBA_ZCANOP=0.5
DT_SLOW=86400.
SPLIT_DT=12
# IMPOSE_VEG is not set
VEGETATION_FILE=carteveg5km.nc
DIFFUCO_LEAFCI=233.
CONDVEG_SNOWA=default
# IMPOSE_AZE is not set
SOILALB_FILE=soils_param.nc
SOILTYPE_FILE=soils_param.nc 
ENERBIL_TSURF=280.
HYDROL_SNOW=0.0
HYDROL_SNOWAGE=0.0
HYDROL_SNOWICE=0.0
HYDROL_SNOWICEAGE=0.0
HYDROL_HDRY=1.0
HYDROL_HUMR=1.0
HYDROL_BQSB=default
HYDROL_GQSB=0.0
HYDROL_DSG=0.0
HYDROL_DSP=default
HYDROL_QSV=0.0
HYDROL_OK_HDIFF=n
HYDROL_TAU_HDIFF=1800.
THERMOSOIL_TPRO=280.
RIVER_ROUTING=n
ROUTING_FILE=routing.nc
ROUTING_RIVERS=100
LAI_MAP=n
LAI_FILE=lai2D.nc
SECHIBA_QSINT=0.
RSOL_CSTE=33000.
RVEG_CSTE=0.5
